Clipboard.js (7.x-1.0-alpha2) - en to hi translation catalogue (3 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Not installed
hi: स्थापित नहीं

en: Alert
hi: चेतावनी
