Cloudinary Integration (7.x-1.1) - en to ar translation catalogue (30 entries)

en: File
ar: ملف

en: Reset
ar: إعادة الضبط

en: None
ar: لا شيء

en: Center
ar: المركز

en: Preview
ar: معاينة

en: Configure
ar: ضبط

en: Database
ar: قاعدة البيانات

en: Custom
ar: مخصص

en: Mode
ar: النمط

en: Width
ar: العرض

en: Height
ar: الارتفاع

en: Scale
ar: توسيع النطاق

en: Ignore
ar: تجاهل

en: Features
ar: الخصائص

en: Limit
ar: حد

en: Negate
ar: نفي

en: Blue
ar: أزرق

en: Overlay
ar: الطبقة

en: Resize
ar: تغيير الحجم

en: About
ar: حول

en: Crop
ar: الاقتصاص

en: Effect
ar: التأثير

en: original
ar: الأصلية

en: Mask
ar: القناع

en: Rotate
ar: التدوير

en: view actual size
ar: عرض الحجم الحالي

en: Sample original image
ar: مثال عن الصورة الأصلية

en: Sample modified image
ar: مثال عن الصورة المعدلة

en: Scale and crop
ar: القياس والاقتصاص

en: Desaturate
ar: إزالة الإشباع
