Cloudinary Integration (7.x-1.0) - en to hy translation catalogue (14 entries)

en: File
hy: Ֆայլ

en: None
hy: Ոչ մի

en: Center
hy: Կենտրոն

en: Preview
hy: Նախադիտում

en: Configure
hy: կարգավորել

en: Mode
hy: Ռեժիմ

en: Width
hy: Լայնություն

en: Height
hy: Բարձրություն

en: Scale
hy: Մասշտաբ

en: Ignore
hy: Անտեսել

en: Negate
hy: Ժխտել

en: original
hy: օրիգինալ

en: Rotate
hy: Պտտել

en: view actual size
hy: դիտել իրական չափը
