CTools Export code - diff (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (19 entries)

en: enabled
target: 已啟用

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Type
target: 類型

en: disabled
target: 已關閉

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: default
target: 預設

en: Default
target: 預設

en: View
target: 檢視

en: Custom
target: 自訂

en: Location
target: 位置

en: Overridden
target: 覆寫

en: Items
target: 項目

en: Source
target: 來源

en: Fixed
target: 固定的

en: Revert
target: 還原

en: Machine name
target: 機器可讀名稱
