CTools Export code - diff (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: enabled
target: فعال

en: Status
target: وضعیت

en: Delete
target: حذف

en: Operations
target: عملیات

en: Type
target: نوع

en: disabled
target: غیرفعال

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: default
target: پیش‌فرض

en: Default
target: پیش‌فرض

en: View
target: مشاهده

en: Custom
target: سفارشی

en: Location
target: مکان

en: Overridden
target: رونویسی

en: Items
target: آیتم‌ها

en: Source
target: منبع

en: Fixed
target: ثابت

en: Revert
target: بازگشت

en: Machine name
target: نام ماشینی

en: Chaos tool suite
target: مجموعه ابزار Chaos

en: Destinations
target: مقصدها
