Cufón (7.x-2.1) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Enabled
hi: सक्रिय करें

en: The configuration options have been saved.
hi: विन्यास विकल्प सेव कर लिए गया है।

en: Selector
hi: चयनकर्ता
