Date range formatter (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (1 entry)

en: A user-defined date format. See the <a href="@url">PHP manual</a> for available options.
ar: صيغة تاريخ معينة من طرف المستخدم. راجع <a href="@url">دليل PHP</a> للخيارات المتاحة.
