Drupal Debug Bar (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Home
target: خانه

en: Development
target: توسعه

en: Log
target: گزارش

en: Appearance
target: ظاهر

en: Log in
target: ورود

en: Cache
target: حافظه موقت

en: Position
target: موقعیت

en: Front page
target: صفحه اول

en: Log out
target: خروج

en: Last run !time ago
target: آخرین اجرا !time پیش

en: Float
target: شناور

en: Text only
target: فقط متن

en: Run cron
target: اجرای کرون

en: Cron ran successfully.
target: کرون با موفقیت اجرا شد.

en: Cron run failed.
target: اجرای کرون با شکست روبرو شد.

en: Clear all caches
target: پاکسازی تمامی حافظه‌های موقت

en: Recent log messages
target: جدیدترین گزارش‌ها

en: View profile
target: مشاهده مشخصات
