Delta (7.x-3.0-beta2) - en to uk translation catalogue (30 entries)

en: Title
uk: Заголовок

en: Delete
uk: Видалити

en: Operations
uk: Операції

en: List
uk: Список

en: Cancel
uk: Скасувати

en: Edit
uk: Редагувати

en: This action cannot be undone.
uk: Цю дію буде неможливо відмінити.

en: Block settings
uk: Налаштування блоку

en: Settings
uk: Налаштування

en: Save
uk: Зберегти

en: Theme
uk: Тема

en: Configure
uk: Налаштувати

en: Page title
uk: Заголовок сторінки

en: Breadcrumb
uk: Рядок навіґації

en: Logo
uk: Логотип

en: Site name
uk: Назва сайту

en: Site slogan
uk: Гасло сайту

en: Delta
uk: Дельта

en: Messages
uk: Повідомлення

en: Site information
uk: Відомості про сайт

en: Tabs
uk: Вкладки

en: Layouts
uk: Макети

en: Machine name
uk: Машинна назва

en: Are you sure you want to delete this template?
uk: Ви дійсно бажаєте видалити цей шаблон?

en: Add Template
uk: Додати шаблон

en: Feed icons
uk: Іконки потоку

en: Branding
uk: Брендування

en: Logo settings
uk: Налаштування логотипу

en: Delta blocks
uk: Блоки Дельта

en: Settings for the Delta blocks module.
uk: Налаштування модуля Блоки Дельта.
