Developer controls (7.x-1.0-rc1) - en to ar translation catalogue (35 entries)

en: Development
ar: التطوير

en: Group
ar: المجموعة

en: Type
ar: النوع

en: Actions
ar: الإجراءات

en: Disabled
ar: معطل

en: Enabled
ar: مفعل

en: Yes
ar: نعم

en: Search
ar: بحث

en: Reset
ar: إعادة الضبط

en: None
ar: لا شيء

en: Logs
ar: سجلات

en: Weight
ar: الوزن

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Name
ar: الاسم

en: Field
ar: الحقل

en: Label
ar: التسمية

en: type
ar: النوع

en: Continue
ar: متابعة

en: Module
ar: الوحدة

en: Filter
ar: انتقاء

en: Field name
ar: اسم الحقل

en: Field type
ar: نوع الحقل

en: Performance
ar: الأداء

en: Cache
ar: ذاكرة التخزين المؤقت

en: Logout
ar: خروج

en: Empty
ar: فارغ

en: Translatable
ar: قابل للترجمة

en: Expand
ar: توسيع

en: Locked
ar: مقفل

en: Account
ar: الحساب

en: Cardinality
ar: رئيسي

en: Entity type
ar: نوع الكيان

en: Clean test environment
ar: تنظيف بيئة الاختبارات

en: Caches cleared.
ar: تم مسح ذاكرات التخزين الموقت.

en: Remove selected
ar: حذف المختار
