Developer controls (7.x-1.0-alpha2) - en to lt translation catalogue (31 entries)

en: size
lt: dydis

en: value
lt: reikšmė

en: Development
lt: Plėtojimas

en: Group
lt: Grupė

en: Type
lt: Tipas

en: Actions
lt: Veiksmai

en: Disabled
lt: Išjungta

en: Enabled
lt: Įjungta

en: Yes
lt: Taip

en: Search
lt: Paieška

en: Logs
lt: Logai

en: Weight
lt: Svoris

en: Settings
lt: Nustatymai

en: Name
lt: Pavadinimas

en: Label
lt: Etiketė

en: name
lt: vardas

en: type
lt: tipas

en: Continue
lt: Tęsti

en: Module
lt: Modulis

en: Field name
lt: Laukelio pavadinimas

en: Field type
lt: Laukelio tipas

en: Performance
lt: Veikimas

en: Cache
lt: Podėlis

en: Logout
lt: Atsijungti

en: Empty
lt: Tuščia

en: Translatable
lt: Verčiama

en: Locked
lt: Užrakinta

en: Account
lt: Paskyra

en: Caches cleared.
lt: Kešas išvalytas.

en: Remove selected
lt: Pašalinti pasirinktus

en: Used by
lt: Naudoja
