Donations Thermometer (7.x-2.2) - en to ro translation catalogue (9 entries)

en: Description
ro: Descriere

en: Size
ro: Mărime

en: Small
ro: Mic

en: Large
ro: Mare

en: Horizontal
ro: Orizontal

en: General Settings
ro: Setări generale

en: Red
ro: Roșu

en: Blue
ro: Albastru

en: Target
ro: Ţintă
