Drupal Remote Dashboard (7.x-2.0-beta2) - en to hu translation catalogue (36 entries)

en: Status
hu: Állapot

en: Delete
hu: Törlés

en: Actions
hu: Műveletek

en: Enable
hu: Engedélyezés

en: Disabled
hu: Tiltott

en: Enabled
hu: Engedélyezett

en: Administration
hu: Adminisztráció

en: Tags
hu: Címkék

en: Yes
hu: Igen

en: No
hu: Nem

en: Reset
hu: Alaphelyzet

en: Settings
hu: Beállítások

en: Name
hu: Név

en: Save
hu: Mentés

en: URL
hu: Webcím

en: Active
hu: Aktív

en: Filter
hu: Szűrő

en: Operation
hu: Művelet

en: Messages
hu: Üzenetek

en: The encryption keys didn't match.
hu: A titkosítási kulcsok nem egyeznek meg.

en: Installed
hu: Telepített

en: Apply
hu: Alkalmaz

en: Use SSL
hu: SSL használata

en: Debug
hu: Hibakeresés

en: Server
hu: Kiszolgáló

en: Execute
hu: Végrehajt

en: Enable/Disable
hu: Engedélyezés / Letiltás

en: Domains
hu: Domének

en: Dashboard
hu: Irányítópult

en: Parse error. Not well formed
hu: Feldolgozási hiba. Nem jól formázott XML.

en: No server available.
hu: Nincs elérhető kiszolgáló.

en: select one
hu: választás

en: - any -
hu: - bármely -

en: Drupal Versions
hu: Drupal verziók

en: The URL can not contain a colon, i.e. do not input http:// at the beginning of the URL.
hu: A webcím nem tartalmazhat kettőspontot, pl. nem kell http:// az elejére.

en: The URL can not contain space characters.
hu: A webcím nem tartalmazhat szóköz karaktert.
