Dropfort Update (7.x-1.1) - en to nl translation catalogue (6 entries)

en: Advanced Settings
nl: Geavanceerde instellingen

en: Active
nl: Actief

en: State
nl: Status

en: Inactive
nl: Inactief

en: Base URL
nl: Basis-URL

en: Cache lifetime
nl: Cache-levensduur
