Drulenium (7.x-2.0-alpha7) - en to unknown language translation catalogue (45 entries)

en: Pages
target: 頁面

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Value
target: 數值

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: Log
target: 日誌

en: Taxonomy
target: 分類

en: Version
target: 版本

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Test
target: 測試

en: Weight
target: 權重

en: Category
target: 分類

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Save
target: 儲存

en: Text
target: 文字

en: Configure
target: 設置

en: Email
target: 電子郵件

en: Include
target: 包含

en: Exclude
target: 排除

en: Page
target: 頁面

en: Check manually
target: 手動檢查

en: Overridden
target: 覆寫

en: Normal
target: 標準的

en: Width
target: 寬度

en: Height
target: 高度

en: description
target: 描述

en: Clear
target: 清除

en: Browser
target: 瀏覽器

en: Limit
target: 限額

en: Seconds
target: 秒

en: Completed
target: 已完成

en: Percentage
target: 百分比例

en: Base URL
target: URL

en: Menus
target: 選單

en: test
target: 測試

en: Output
target: 輸出

en: Tests
target: 測試

en: Run tests
target: 執行測試

en: Last checked: @time ago
target: 最後檢查時間：@time 前

en: Last checked: never
target: 最後檢查時間：從未

en: Administer tests
target: 管理 tests

en: Administer settings
target: 管理設定
