Drupdates (7.x-2.0-alpha1) - en to ar translation catalogue (22 entries)

en: Status
ar: الحالة

en: Delete
ar: حذف

en: Description
ar: الوصف

en: Disabled
ar: معطل

en: Enabled
ar: مفعل

en: Yes
ar: نعم

en: No
ar: لا

en: Projects
ar: المشاريع

en: Version
ar: النسخة

en: Release notes
ar: ملاحظات النسخة

en: Edit
ar: تحرير

en: edit
ar: تحرير

en: Label
ar: التسمية

en: Save
ar: حفظ

en: View
ar: عرض

en: Created
ar: الإنشاء

en: Active
ar: نشط

en: Revision ID
ar: معرف المراجعة

en: Other
ar: آخر

en: Please wait...
ar: يرجى الانتظار...

en: Machine Name
ar: الاسم المقروء آليا

en: UUID
ar: المعرف UUID
