DvG Authentication (7.x-1.0) - en to hi translation catalogue (12 entries)

en: Enabled
hi: सक्रिय करें

en: None
hi: कोई नहीं

en: High
hi: उच्च

en: Low
hi: निचला

en: Active
hi: सक्रिय

en: Logo
hi: प्रतीक चिन्ह

en: Drupal
hi: ड्रूपल

en: Not installed
hi: स्थापित नहीं

en: Provider
hi: प्रदाता

en: Installed
hi: संस्थापित

en: !name field is required.
hi: !name फील्ड जरुरी है

en: Identifier
hi: पहचान
