DvG Authentication (7.x-1.2) - en to ar translation catalogue (19 entries)

en: Next
ar: التالي

en: Enabled
ar: مفعل

en: None
ar: لا شيء

en: High
ar: مرتفعة

en: Low
ar: منخفض

en: Active
ar: نشط

en: Logo
ar: الشعار

en: Drupal
ar: دروبال

en: First name
ar: الاسم الشخصي

en: Last name
ar: الاسم العائلي

en: Not installed
ar: غير مركب

en: Provider
ar: المزود

en: Logout
ar: خروج

en: minutes
ar: دقائق

en: Installed
ar: مثبت

en: !name field is required.
ar: حقل "!name" ضروري.

en: Ok
ar: حسنًا

en: Identifier
ar: المعرف

en: You do not have permission to view this form.
ar: ليست لديك صلاحية مشاهدة هذه الاستمارة.
