DvG Authentication (7.x-1.2) - en to ru translation catalogue (35 entries)

en: Next
ru: Вперёд

en: Enabled
ru: Включено

en: None
ru: Нет

en: High
ru: Высокий

en: Low
ru: Низкий

en: Active
ru: Активно

en: Logo
ru: Логотип

en: Timeout value in seconds
ru: Значение тайм-аута в секундах

en: Enable logging of automatically logged out users
ru: Включить журналирование автоматически вышедших из системы пользователей

en: Inactive
ru: Неактивно

en: First name
ru: Имя

en: Last name
ru: Фамилия

en: Not installed
ru: Не установлено

en: Provider
ru: Поставщик

en: Level
ru: Уровень

en: Logout
ru: Выход

en: Full name
ru: Полное имя

en: Birthday
ru: День рождения

en: second
ru: второе

en: seconds
ru: секунд

en: minute
ru: минута

en: minutes
ru: минут

en: Installed
ru: Установлено

en: Privacy
ru: Конфиденциальность

en: !name field is required.
ru: Поле "!name" обязательно для заполнения.

en: Redirect URL at logout
ru: URL-адрес перенаправления при выходе из системы

en: Identifier
ru: Идентификатор

en: Config
ru: Конфигурация

en: You do not have permission to view this form.
ru: У вас нет прав для просмотра этой формы.

en: Certificate
ru: Сертификат

en: Send users to this internal page when they are logged out.
ru: Отправлять пользователей на эту внутреннюю страницу, когда они выходят из системы.

en: You have been logged out due to inactivity.
ru: Вы вышли из системы по причине неактивности.

en: middle
ru: посредине

en: Authentication methods
ru: Методы аутентификации

en: Authentication Provider
ru: Провайдер аутентификации
