DvG Authentication (7.x-1.2) - en to lt translation catalogue (21 entries)

en: Next
lt: Kitas

en: Enabled
lt: Įjungta

en: None
lt: Joks

en: High
lt: Aukštas

en: Low
lt: Žemas

en: Active
lt: Aktyvus

en: Logo
lt: Logotipas

en: Inactive
lt: Neaktyvus

en: First name
lt: Vardas

en: Last name
lt: Pavardė

en: Not installed
lt: Neįdiegta

en: Provider
lt: Tiekėjas

en: Logout
lt: Atsijungti

en: Full name
lt: Pilnas vardas

en: second
lt: antras

en: minute
lt: Minutės

en: minutes
lt: minutės

en: Installed
lt: Įdiegta

en: !name field is required.
lt: Laukelis !name būtinas.

en: You do not have permission to view this form.
lt: Jūs neturite teisės peržiūrėti šios formos.

en: middle
lt: Per vidurį
