Elysia Cron (7.x-2.6) - en to he translation catalogue (22 entries)

en: Save configuration
he: שמירת תצורה

en: Reset to defaults
he: חזרה להגדרות ברירת המחדל

en: Status
he: מצב

en: Disabled
he: מושבת

en: Enabled
he: מופעל

en: Reset
he: איתחול

en: Weight
he: משקל

en: Settings
he: הגדרות

en: Name
he: שם

en: Default
he: ברירת מחדל

en: n/a
he: -ללא-

en: no
he: לא

en: Custom
he: מותאם

en: Overridden
he: נדרס

en: Normal
he: נורמלי

en: !time ago
he: לפני !time

en: Debug
he: אתר באגים

en: Run cron
he: הרצת Cron

en: Maintenance
he: תחזוקה

en: Legend
he: מקרא

en: Cron could not run because an invalid key was used.
he: Cron לא יכל לרוץ משום שמפתח לא תקין היה בשימוש.

en: Cron could not run because the site is in maintenance mode.
he: Cron לא יכל לרוץ משום שהאתר ב"מצב תחזוקה".
