Elysia Cron (7.x-2.8) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: Save configuration
target: Salvar configurações

en: Reset to defaults
target: Restaurar para as configurações padrão

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Habilitado

en: Reset
target: Redefinir

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Configurações

en: Name
target: Nome

en: Default
target: Padrão

en: Main
target: Principal

en: n/a
target: n/d

en: no
target: não

en: Custom
target: Personalizado

en: Overridden
target: Sobrescrito

en: !time ago
target: !time atrás

en: Channel
target: Canal

en: YES
target: SIM

en: Last run
target: Última vez que rodou

en: Debug
target: Depurar

en: Run cron
target: Rodar cron

en: Maintenance
target: Manutenção

en: Legend
target: Legenda

en: Cron ran successfully.
target: O cron rodou com sucesso.

en: Cron run failed.
target: O agendador de tarefas falhou.

en: Cron could not run because an invalid key was used.
target: O Cron não pôde rodar porque uma chave inválida foi utilizada.

en: Cron could not run because the site is in maintenance mode.
target: O Cron não pôde rodar porque o site está em modo de manutenção.
