Field columns (7.x-1.0-beta1) - en to lt translation catalogue (4 entries)

en: Type
lt: Tipas

en: Fields
lt: Laukeliai

en: Default value
lt: Numatytoji reikšmė

en: A unique machine-readable name. Can only contain lowercase letters, numbers, and underscores.
lt: Unikalus mašinoms suprantamas tekstas. Gali būt sudarytas tik iš mažųjų raidžių, skaičių ir pabraukimų.
