Field Defaults (7.x-1.1) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: Fields
de: Felder

en: Language neutral
de: Sprachneutral

en: Processed @current out of @total.
de: @current von @total verarbeitet

en: An error occurred while processing %error_operation with arguments: @arguments
de: Es ist ein Fehler bei der Ausführung von %error_operation aufgetreten mit den Argumenten: @arguments
