Field multiple limit (7.x-1.0-alpha5) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: All
uk: Все

en: Fields
uk: Поля

en: Random
uk: Випадково

en: Original
uk: Оригінал

en: Reverse
uk: Обернено
