Flickr API (7.x-1.5) - en to ar translation catalogue (5 entries)

en: Cancel
ar: إلغاء

en: Advanced settings
ar: إعدادات متقدمة

en: Update interval
ar: معدل التحديث

en: Media
ar: ميديا

en: Cache settings
ar: إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت
