Failed login messages (7.x-1.03) - en to es translation catalogue (4 entries)

en: user
es: usuario

en: User
es: Usuario

en: Last message
es: Último mensaje

en: Login attempt failed for %user.
es: Intento de inicio de sesión fallido para %user.
