Formula Field (7.x-2.0-beta2) - en to ro translation catalogue (5 entries)

en: here
ro: aici

en: Installed
ro: Instalat

en: About
ro: Despre

en: Uses
ro: Foloseşte

en: Formula
ro: Formulă
