Galerie (7.x-1.6) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Slideshow
target: Diaporama

en: Title
target: Título

en: delete
target: eliminar

en: Delete
target: Eliminar

en: Type
target: Tipo

en: Description
target: Descrição

en: page
target: página

en: more
target: mais

en: all
target: todos

en: File
target: Ficheiro

en: edit
target: editar

en: Save
target: Guardar

en: Upload
target: Carregar ficheiro

en: User
target: Utilizador

en: file
target: ficheiro

en: Gallery settings
target: Definições da galeria

en: Directory
target: Diretório

en: here
target: aqui

en: Operator
target: Operador

en: API key
target: Chave API

en: Map
target: Mapa

en: any
target: qualquer

en: Caption
target: Legenda

en: File upload error. Could not move uploaded file.
target: Erro no carregamento do ficheiro. Não foi possível mover o ficheiro.

en: For security reasons, your upload has been renamed to %filename.
target: Por motivos de segurança, o ficheiro que carregou foi renomeado para %filename.

en: The file %file could not be saved, because it exceeds %maxsize, the maximum allowed size for uploads.
target: Não foi possível guardar o ficheiro %file, porque o mesmo excede o tamanho máximo para carregamento de ficheiros.

en: The file %file could not be saved, because the upload did not complete.
target: Não foi possível guardar o ficheiro %file, porque o carregamento não foi concluído.

en: The file %file could not be saved. An unknown error has occurred.
target: Não foi possível guardar o ficheiro %file. Ocorreu um erro desconhecido.

en: The specified file %name could not be uploaded.
target: O ficheiro especificado %name não pôde ser carregado.

en: Upload error. Could not move uploaded file %file to destination %destination.
target: Erro de carregamento. Não foi possível mover o ficheiro enviado (%file) para o destino (%destination).

en: The file could not be uploaded, because the destination %destination is invalid.
target: O ficheiro não pôde ser carregado, porque o destino %destination é inválido.

en: The file %source could not be uploaded because a file by that name already exists in the destination %directory.
target: O ficheiro %source não pode ser carregado porque já existe um outro ficheiro com o mesmo nome na pasta de destino %directory.
