Google Analytics Per-Page (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: Status
ar: الحالة

en: Remove
ar: حذف

en: Name
ar: الاسم

en: Save
ar: حفظ

en: Statistics
ar: الإحصائيات

en: Active
ar: نشط
