GSAP (7.x-1.0-alpha1) - en to hi translation catalogue (3 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: At least @a
hi: कम से कम @a

en: @e: At least @a
hi: @e: कम से कम @a
