HMS Field (Hours Minutes Seconds) (7.x-1.3) - en to ar translation catalogue (10 entries)

en: On
ar: في

en: Separator
ar: فاصل

en: Off
ar: إيقاف

en: Input format
ar: نسق إدخال

en: Fields
ar: الحقول

en: minutes
ar: دقائق

en: day
ar: يوم

en: hour
ar: ساعة

en: About
ar: حول

en: Display format
ar: صيغة العرض
