Aegir Monitoring API (7.x-3.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Description
target: شرح

en: General settings
target: تنظیمات عمومی

en: Label
target: برچسب

en: Save changes
target: ذخیره تغییرات

en: Hours
target: ساعت

en: Minutes
target: دقیقه
