Aegir Site Audit (7.x-3.0-alpha1) - en to de translation catalogue (132 entries)

en: Title
de: Titel

en: Content
de: Inhalt

en: Value
de: Wert

en: Development
de: Entwicklung

en: Type
de: Typ

en: Enabled
de: Aktiviert

en: Content types
de: Inhaltstypen

en: None
de: Keine

en: Summary
de: Zusammenfassung

en: Views
de: Ansichten

en: Path
de: Pfad

en: Updates
de: Aktualisierungen

en: Unknown
de: Unbekannt

en: Paths
de: Pfade

en: Back to top
de: Zurück nach oben

en: User
de: Benutzer

en: Page
de: Seite

en: Database
de: Datenbank

en: Module
de: Modul

en: Extensions
de: Erweiterungen

en: Collation
de: Kollation

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: Roles
de: Rollen

en: Vocabulary
de: Vokabular

en: Severity
de: Schweregrad

en: Count
de: Anzahl

en: Default class
de: Standardklasse

en: Warning
de: Warnung

en: Line
de: Zeile

en: Caching
de: Cache

en: State
de: Status

en: Terms
de: Begriffe

en: Security
de: Sicherheit

en: Role
de: Rolle

en: Class
de: Klasse

en: Users
de: Benutzer

en: Minimum cache lifetime
de: Minimale Cache-Lebensdauer

en: Rows
de: Zeilen

en: Last run
de: Letzter Lauf

en: Engine
de: Speichersubsystem

en: Missing
de: Fehlt

en: Content Type
de: Inhaltstyp

en: Running
de: In Bearbeitung

en: Reason
de: Grund

en: Duplicates
de: Doppelte Einträge

en: Field Name
de: Feldname

en: Report
de: Bericht

en: Pass
de: Bestanden

en: Duplicate titles
de: Doppelte Titel

en: Taxonomy vocabularies
de: Taxonomie-Vokabulare

en: Cache report
de: Cache-Bericht

en: Table Name
de: Tabellenname

en: Well done!
de: Gut gemacht!

en: Disabled modules
de: Deaktivierte Module

en: Node Count
de: Anzahl der Beiträge

en: Entity Type
de: Entitätstyp

en: Block status
de: Blockstatus

en: Block caching is inactive because you have enabled modules defining content access restrictions.
de: Der Block-Cache ist deaktiviert, weil Module aktiviert sind, die Zugangsbeschränkungen für Inhalte festlegen.

en: Expiration of cached pages
de: Ablauf von zwischengespeicherten Seiten

en: Not recommended
de: Nicht empfohlen

en: Existing
de: Vorhanden

en: Candidate
de: Kandidat

en: There are no enabled views.
de: Es gibt keine aktivierten Ansichten.

en: Template Files
de: Vorlagendateien

en: Total size
de: Gesamtgröße

en: From @from to @to
de: Von @from nach @to

en: Roles and Permissions
de: Rollen und Berechtigungen

en: Bundle Name
de: Subtypname

en: No action required.
de: Keine Handlung erforderlich.

en: A valid URL is required.
de: Es wird eine gültige URL benötigt.

en: Detailed results:
de: Detaillierte Ergebnisse:

en: site_audit requires command-line PHP 5.3.0 or higher; support for PHP 5.3 was terminated August 14, 2014, and PHP 5.2 was terminated January 6, 2011. If your host is unable or unwilling to upgrade to a major supported version, consider an alternative.
de: site_audit erfordert PHP 5.3.0 oder höher für die Befehlszeile; die Unterstützung für PHP 5.3 wurde am 14. August 2014 eingestellt, die für PHP 5.2 am 6. Januar 2011. Wenn Ihr Host nicht in der Lage oder nicht bereit ist, auf eine unterstützte Hauptversion zu aktualisieren, sollten Sie eine Alternative in Betracht ziehen.

en: If set, render as HTML report.
de: Wenn gesetzt, als HTML-Bericht wiedergeben.

en: If set, render as JSON report.
de: Wenn gesetzt, als JSON-Bericht wiedergeben.

en: If set, provided detailed responses.
de: Falls festgelegt, detaillierte Antworten geben.

en: Name(s) of reports or specific checks to skip, comma separated.
de: Name(n) der zu überspringenden Berichte oder spezifischen Kontrollen, durch Komma getrennt.

en: insights,ExtensionsDev
de: Einblicke,ExtensionsDev

en: If enabled, will wrap the generated report with Twitter Bootstrap 3.0 inline HTML.
de: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der generierte Bericht mit Twitter Bootstrap 3.0 Inline-HTML verpackt.

en: If used, will adjust recommendations based on a Vendor's specific needs. Currently supported: pantheon
de: Falls verwendet, werden die Empfehlungen auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse eines Anbieters angepasst. Derzeit unterstützt: Pantheon

en: Audit best practices used.
de: Anwendung bewährter Audit-Verfahren.

en: Audit the codebase.
de: Audit der Codebasis.

en: Audit content.
de: Inhaltsaudit

en: Audit cron.
de: Cron-Adit

en: Minimum number of rows to check for. Defaults to 1000.
de: Mindestanzahl der Zeilen, auf die geprüft werden soll. Der Standardwert ist 1000.

en: Report information about a site environment's database.
de: Berichten Sie Informationen über die Datenbank einer Standortumgebung.

en: Audit extensions (modules and themes).
de: Prüfung von Erweiterungen (Module und Themen).

en: Specify threshold for average number of extensions
de: Schwellenwert für die durchschnittliche Anzahl von Durchwahlen festlegen

en: The URL that you wish to test.
de: Die URL, die Sie testen möchten.

en: Google Code API Key - see https://developers.google.com/speed/docs/insights/v1/getting_started#auth
de: Google Code API-Schlüssel - siehe https://developers.google.com/speed/docs/insights/v1/getting_started#auth

en: Only show results with an impact greater than what's specified. 3 is considered high impact.
de: Es werden nur Ergebnisse angezeigt, deren Auswirkung größer als die angegebene ist. 3 wird als hohe Auswirkung angesehen.

en: Limit the number of records shown for each item.
de: Begrenzen Sie die Anzahl der angezeigten Datensätze für jeden Artikel.

en: Analyze a site using Google PageSpeed Insights.
de: Analysieren Sie eine Website mit Google PageSpeed Insights.

en: Analyze a site's front end performance.
de: Analysieren Sie die Leistung des Frontends einer Website.

en: Audit the site for known security vulnerabilities.
de: Überprüfen Sie die Website auf bekannte Sicherheitslücken.

en: Audit Drupal's built-in status report.
de: Prüfen Sie den in Drupal integrierten Statusbericht.

en: Audit Users.
de: Benutzer Audit

en: Audit Roles.
de: Rollen Audit

en: Audit Views.
de: Ansichten Audit

en: Audit the database logs.
de: Audit der Dtenabnkprotokolle.

en: URL for Site Audit Report, also used for Google PageSpeed Insights report.
de: URL für den Site Audit-Bericht, der auch für den Google PageSpeed Insights-Bericht verwendet wird.

en: Executes every Site Audit Report
de: Führt jeden Site Audit Bericht aus

en: Show the Site Audit version.
de: Die Site Audit Version anzeigen.

en: Tools for auditing a Drupal site
de: Werkzeuge für die Prüfung einer Drupal-Website

en: report for !url
de: Bericht für !url

en: https://drupal.org/project/site_audit report for @url
de: https://drupal.org/project/site_audit Bericht für @url

en: https://drupal.org/project/site_audit report
de: https://drupal.org/project/site_audit Bericht

en: sites/default does not exist!
de: sites/default ist nicht vorhanden!

en: Aggregate and compress CSS files in Drupal
de: CSS-Dateien in Drupal aggregieren und komprimieren

en: Go to /admin/config/development/performance and check "Aggregate and compress CSS files".
de: Gehen Sie zu /admin/config/development/performance und aktivieren Sie „CSS-Dateien aggregieren und komprimieren“.

en: JavaScript aggregation is not enabled!
de: JavaScript-Aggregation ist nicht aktiviert.

en: JavaScript aggregation is enabled.
de: JavaScript-Aggregation ist aktiviert.

en: Size of entire site
de: Größe der gesamten Website

en: Total size: @size_all_kbkB
de: Gesamtgröße: @size_all_kbkB

en: Total size: @size_all_mbMB
de: Gesamtgröße: @size_all_mbMB

en: Files: @size_files_kbkB
de: Dateien: @size_files_kbkB

en: Files: @size_files_mbMB
de: Dateien: @size_files_mbMB

en: Name: Type
de: Name: Typ

en: Field status
de: Feldstatus

en: Field is not enabled.
de: Das Feld ist nicht aktiviert.

en: Field is enabled.
de: Das Feld ist aktiviert.

en: Unused fields
de: Nicht verwendete Felder

en: Cron has never run.
de: Cron wurde noch nie ausgeführt.

en: Every table is using UTF-8.
de: Jede Tabelle verwendet UTF-8.

en: Every table is using InnoDB.
de: Jede Tabelle verwendet InnoDB.

en: Total size: @size_in_mbMB
de: Gesamtgröße: @size_in_mbMB

en: There are @extension_count extensions enabled.
de: @extension_count Erweiterungen sind aktiviert.

en: No duplicate extensions were detected.
de: Es wurden keine doppelten Erweiterungen gefunden.

en: The following duplicate extensions were found:
de: Die folgenden doppelten Erweiterungen wurden gefunden:

en: Detailed results
de: Detaillierte Ergebnisse

en: Go to /admin/structure/views/
de: Zu /admin/structure/views/ gehen

en: Views is not enabled.
de: Das Views-Modul ist nicht aktiviert.

en: Views is enabled.
de: Das Views-Modul ist aktiviert.
