Hosting Wordpress (7.x-3.170) - en to lt translation catalogue (41 entries)

en: Status
lt: Būsena

en: Delete
lt: Pašalinti

en: List
lt: Sąrašas

en: Description
lt: Aprašymas

en: Language
lt: Kalba

en: more
lt: daugiau

en: Enable
lt: Įjungti

en: Disable
lt: Išjungti

en: File
lt: Failas

en: Size
lt: Dydis

en: Reset
lt: Išvalyti

en: Image
lt: Nuotrauka

en: Name
lt: Pavadinimas

en: Import
lt: Importuoti

en: Text
lt: Tekstas

en: Created
lt: Sukurta

en: All
lt: Visi

en: CSS class
lt: CSS klasė

en: Site
lt: Svetainė

en: Web Server
lt: Žiniatinklio serveris

en: Backup
lt: Atsarginė kopija

en: Install
lt: Įdiegti

en: Filters
lt: Filtrai

en: Defaults
lt: Numatyta

en: Sort by
lt: Rikiuoti pagal

en: Database name
lt: Duomenų bazės pavadinimas

en: ‹ previous
lt: ‹ ankstesnis

en: next ›
lt: kitas  ›

en: site
lt: svetainės

en: Apply
lt: Pritaikyti

en: « first
lt: « pirmas

en: last »
lt: paskutinis  »

en: Restore
lt: Atstatyti

en: Install profile
lt: Įdiegimo profilis

en: Web server
lt: Web serveris

en: Relate a node revision to the user who created the revision.
lt: Susieti mazgo versiją su vartotoju, sukūrusiu versiją.

en: Items per page
lt: Vienetų kiekis puslapyje

en: - All -
lt: - Visos -

en: Lock
lt: Užrakints

en: Unlock
lt: Atrakinti

en: Last Cron Run
lt: Paskutinis Cron darbo paleidimas
