HTTP Parallel Request & Threading Library (7.x-1.12) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: seconds
de: Sekunden

en: Performance and scalability
de: Leistungsstärke und Skalierbarkeit

en: Must be a valid IP address.
de: Es muss eine gültige IP-Adresse angegeben werden.

en: Flush your caches
de: Caches leeren
