HTTP Parallel Request & Threading Library (7.x-1.12) - en to hu translation catalogue (4 entries)

en: seconds
hu: másodperc

en: Performance and scalability
hu: Teljesítmény és méretezhetőség

en: Connection timed out. TCP.
hu: A TCP-kapcsolódás során időtúllépés történt.

en: Connection timed out.
hu: A kapcsolódás során időtúllépés történt.
