HTTP Parallel Request & Threading Library (7.x-1.2) - en to el translation catalogue (2 entries)

en: Ajax callback for view loading.
el: Επιστροφή κλήσης ajax για φόρτωση view.

en: Error opening socket @socket
el: Σφάλμα κατά το άνοιγμα της υποδοχής @socket
