HTTP Parallel Request & Threading Library (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Ajax callback for view loading.
target: درخواست از آجاکس برای بارگذاری دید.

en: Performance and scalability
target: عملکرد و مقیاس‌پذیری

en: Error opening socket @socket
target: اشکال در بازنمودن درگاه @socket
