HTTP Parallel Request Library (7.x-1.4) - en to he translation catalogue (2 entries)

en: Ajax callback for view loading.
he: התקשרות חזרה של AJAX לטעינת היבט.

en: Error opening socket @socket
he: שגיאה בפתיחת שקע @socket
