HTTP Parallel Request & Threading Library (7.x-1.4) - en to hr translation catalogue (2 entries)

en: Ajax callback for view loading.
hr: Ajax povratni poziv za punjenje pogleda.

en: Error opening socket @socket
hr: Greška pri otvaranju spojnice @socket
