HTTP Parallel Request & Threading Library (7.x-1.5) - en to tr translation catalogue (2 entries)

en: Ajax callback for view loading.
tr: Görünüm yükleme için Ajax geri çağrısı.

en: Performance and scalability
tr: Performans ve ölçeklenebilirlik
