Hurricane (7.x-1.0-beta1) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: User interface
gu: વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ

en: Length
gu: લંબાઈ

en: Active
gu: સક્રિય

en: Color
gu: રંગ
