Iframe (7.x-1.14) - en to th translation catalogue (5 entries)

en: width
th: ความกว้าง

en: height
th: ความสูง

en: About
th: เกี่ยวกับ

en: Uses
th: ใช้

en: Validating URLs
th: การตรวจสอบ URLs
