ILS Authentication (7.x-1.6) - en to ku translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
ku: چالاکە

en: Password
ku: وشەنهێنی

en: Settings
ku: سازکارییەکان

en: Not enabled
ku: چالاک نەکراوە
