ILS Authentication (7.x-1.6) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
ta: செயலிலுள்ளது

en: Password
ta: கடவுச்சொல்

en: Settings
ta: அமைவுகள்

en: Not enabled
ta: செயலாக்கத்தில் இல்லை
