image effect (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (1 entry)

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: تغییر اندازه عکس با استفاده از جعبه ابزار %toolkit در %path موفقیت آمیز نبود (%mimetype, %dimensions)
