ImageAPI Optimize (or Image Optimize) (7.x-1.1) - en to hr translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
hr: Onemogućeno

en: Enabled
hr: Omogućeno

en: Weight
hr: Težina

en: Path
hr: Putanja

en: Advanced settings
hr: Napredne postavke

en: Normal
hr: Normalno
