ImageAPI Optimize (or Image Optimize) (7.x-1.1) - en to ro translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
ro: Dezactivat

en: Enabled
ro: Activat

en: Weight
ro: Greutate

en: Path
ro: Cale

en: Advanced settings
ro: Setări avansate

en: Binary
ro: Binar
