Imagecache External (7.x-2.0-beta1) - en to uk translation catalogue (4 entries)

en: Cancel
uk: Скасувати

en: Settings
uk: Налаштування

en: Hosts list option
uk: Опція списку хостів

en: Flush
uk: Скинути
